
DEFINITION MODULE Exec;

 

(**********************************************************)

(*   ROLLINS MEDICAL/DENTAL SYSTEMS                       *)

(*   360 CLAUSEN BUILDING                                 *)

(*   23100 PROVIDENCE DRIVE                               *)

(*   SOUTHFIELD, MI  48075-3677                           *)

(*                                                        *)

(*   Module: EXEC.DEF                                     *)

(*                                                        *)

(*   -------------------------------------------------    *)

(*  |                                                 |   *)

(*  | Call Dos Programs From Modula-2 Application.    |   *)

(*  | Logitech Implementation                         |   *)

(*   -------------------------------------------------    *)

(*                                                        *)

(*   Version: 01.00 a          Last Edit: 04/02/1986      *)

(*                                                        *)

(*   Programmer: J. Tal                                   *)

(*                                                        *)

(*   Public Domain Version                                *)

(**********************************************************)

 



EXPORT QUALIFIED  Shell;



PROCEDURE Shell( COMMAND : ARRAY OF CHAR; VAR Error : CARDINAL);



END Exec.
